Interval Field (8.x-1.0-rc2) - en to uk translation catalogue (9 entries)

en: Date
uk: Дата

en: Plain
uk: Простий

en: Period
uk: Крапка

en: Interval
uk: Проміжок

en: Raw value
uk: Необроблене значення

en: Data
uk: Дані

en: Field types
uk: Типи полів

en: New date
uk: Нова дата

en: Interval number
uk: Кількість інтервалів
