Interval Field (8.x-1.13) - en to fr translation catalogue (5 entries)

en: Plain
fr: Brut

en: Period
fr: Point

en: Interval
fr: Intervalle

en: Raw value
fr: Valeur brute

en: Field types
fr: Types de champs
