Simple Iubenda (8.x-1.0-alpha5) - en to ka translation catalogue (4 entries)

en: User interface
ka: მომხმარებლის ინტერფეისი

en: Settings
ka: პარამეტრები

en: Top
ka: ზედა

en: Bottom
ka: ქვემოთ
