Key value field (8.x-1.2) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Value
target: مقدار

en: Description
target: شرح

en: Format
target: قالب‌بندی

en: Key
target: کلید

en: Default value
target: مقدارپیشفرض

en: About
target: درباره
