Keycloak OpenID Connect (8.x-1.5) - en to pl translation catalogue (7 entries)

en: Other
pl: Inne

en: Log in
pl: Zaloguj

en: seconds
pl: sekundy

en: Enable debug mode
pl: Włącz tryb debugowania

en: About
pl: O stronie

en: Uses
pl: Używa

en: Language mapping
pl: Mapowanie języka
