KUTE.js (1.0.0-alpha1) - en to kn translation catalogue (2 entries)

en: User interface
kn: ಬಳೆಕೆದಾರರ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್

en: Installed
kn: ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ
