Lightgallery (8.x-1.5) - en to hr translation catalogue (16 entries)

en: Title
hr: Naziv

en: Download
hr: Preuzimanje

en: None
hr: Nema

en: Not found
hr: Nije nađeno

en: Original image
hr: Izvorna slika

en: Mode
hr: Režim

en: Width
hr: Širina

en: Height
hr: Visina

en: Scale
hr: Skaliraj

en: Counter
hr: Brojač

en: Position
hr: Pozicija

en: Left
hr: Lijevo

en: Right
hr: Desni

en: Installed
hr: Instaliran

en: About
hr: Opis

en: Pause
hr: Zaustavi
