Lightgallery (8.x-1.5) - en to unknown language translation catalogue (25 entries)

en: Title
target: Título

en: None
target: Nenhum

en: Not found
target: Não encontrado

en: Original image
target: Imagem original

en: Mode
target: Modo

en: Width
target: Largura

en: Height
target: Altura

en: Scale
target: Escala

en: Loop
target: Laço

en: Counter
target: Contador

en: Position
target: Posição

en: Middle
target: Meio

en: Controls
target: Controles

en: Left
target: Esquerda

en: Right
target: Direita

en: Installed
target: Instalado

en: Autoplay
target: Tocar automaticamente

en: Drag
target: Arrastar

en: Pager
target: Paginador

en: About
target: Sobre

en: Pause
target: Pausa

en: Thumbnail field
target: Campo para miniatura

en: Image field
target: Campo de imagem

en: Gallery ID
target: ID da Galeria

en: Thumbnail image style
target: Estilo da miniatura
