Link checker (8.x-1.0-beta2) - en to ne translation catalogue (7 entries)

en: Operations
ne: सञ्चालनहरू

en: Disabled
ne: निष्क्रिय बनाइएको

en: Reset
ne: रिसेट गर्नुहोस्

en: Settings
ne: व्यवस्था

en: General settings
ne: सामान्य सेटिंग्स

en: Error
ne: त्रुटि

en: Page
ne: पृष्ठ
