Linked Field (8.x-1.6-rc1) - en to unknown language translation catalogue (7 entries)

en: Type
target: نوع

en: Field
target: میدان

en: Text
target: متن

en: Custom
target: سفارشی

en: Advanced
target: پیشرفته

en: Configuration
target: پیکربندی

en: - Select -
target: - انتخاب -
