LocalGov Microsites Group (4.0.6) - en to da translation catalogue (48 entries)

en: Body
da: Brødtekst

en: Submit
da: Indsend

en: Content
da: Indhold

en: Cancel
da: Annullér

en: Language
da: Sprog

en: Enable
da: Aktivér

en: Disable
da: Deaktivér

en: Enabled
da: Aktiveret

en: On
da: Tilsluttet

en: Center
da: Centreret

en: Settings
da: Indstillinger

en: Name
da: Navn

en: Back
da: Tilbage

en: Modules
da: Moduler

en: Content Types
da: Indholdstyper

en: Add term
da: Tilføj ord

en: Email
da: E-mail

en: Active
da: Aktiv

en: Bottom
da: Bund

en: Site name
da: Sitets navn

en: Off
da: Afbrudt

en: Welcome
da: Velkommen

en: Roles
da: Roller

en: Hostname
da: Værtsnavn

en: Domain
da: Domæne

en: Inactive
da: Inaktiv

en: Owner
da: Ejer

en: End
da: Slut

en: Square
da: Kvadrat

en: Add user
da: Tilføj bruger

en: Webform
da: Webformular

en: Bold
da: Fed

en: Menus
da: Menuer

en: Default theme
da: Standardtema

en: Site settings
da: Sidens indstillinger

en: Main menu
da: Hovedmenu

en: Default 403 (access denied) page
da: Standard 403-side (adgang nægtet)

en: Default 404 (not found) page
da: Standard 404-side (ikke fundet)

en: Disabled modules
da: Deaktiverede moduler

en: Taxonomies
da: Taksonomier

en: Site email address
da: Sitets e-mail-adresse

en: The <em>From</em> address in automated emails sent during registration and new password requests, and other notifications. (Use an address ending in your site's domain to help prevent this email being flagged as spam.)
da: <em>Fra</em>-adressen i automatiske e-mails som sendes ved oprettelse af brugere samt udsendelse af nye adgangskoder og andre beskeder. (Brug en adresse på sitets domæne for at undgå at e-mail fra adressen bliver markeret som spam.)

en: How this is used depends on your site's theme.
da: Brugen af dette afhænger af sitets tema.

en: This page is displayed when the requested document is denied to the current user. Leave blank to display a generic "access denied" page.
da: Denne side vises, når den nuværende bruger nægtes adgang til det efterspurgte dokument. Lad den forblive tom for at vise en generisk "adgang nægtet"-side.

en: This page is displayed when no other content matches the requested document. Leave blank to display a generic "page not found" page.
da: Denne side vises, når intet andet indhold matcher det efterspurgte dokument. Lad den forblive tom for at vise en generisk "side ikke fundet"-side.

en: Error pages
da: Fejlsider

en: The path '%path' is either invalid or you do not have access to it.
da: Stien '%path' er enten ugyldig eller du har ikke adgang til den.

en: The path '%path' has to start with a slash.
da: Stien '%path' skal starte med en skråstreg.
