LocalGov Microsites Group (4.0.6) - en to unknown language translation catalogue (35 entries)

en: Body
target: Corpo

en: Submit
target: Enviar

en: Content
target: Conteúdo

en: Cancel
target: Cancelar

en: Language
target: Idioma

en: Enable
target: Ativar

en: Disable
target: Desativar

en: Enabled
target: Ativado

en: On
target: Ligado

en: Center
target: Centrar

en: Settings
target: Definições

en: Name
target: Nome

en: Back
target: Para trás

en: Top
target: Topo

en: Modules
target: Módulos

en: Add term
target: Adicionar termo

en: Active
target: Ativo

en: Bottom
target: Baixo

en: Site name
target: Nome do sítio

en: Off
target: Desligado

en: Roles
target: Grupos de utilizador

en: Hostname
target: Nome do servidor

en: Domain
target: Domínio

en: Owner
target: Proprietário

en: Square
target: Quadrado

en: Add user
target: Adicionar utilizador

en: Bold
target: Negrito

en: Default theme
target: O tema predefinido

en: Default 403 (access denied) page
target: Página de erro 403 (acesso não autorizado)

en: Default 404 (not found) page
target: Página de erro 404 (não encontrada)

en: Site email address
target: Endereço de email do sítio

en: How this is used depends on your site's theme.
target: Como isto é usado depende do tema do teu sítio.

en: This page is displayed when the requested document is denied to the current user. Leave blank to display a generic "access denied" page.
target: Esta página é exibida quando o documento requerido é negado ao utilizador corrente. Deixe em branco para exibir uma página genérica de "acesso negado".

en: This page is displayed when no other content matches the requested document. Leave blank to display a generic "page not found" page.
target: Esta página é exibida quando nenhum outro conteúdo corresponde ao  pedido. Deixe em branco para exibir uma página genérica de "página não encontrada".

en: Error pages
target: Páginas de erro
