LocalGov Microsites Group (all releases) - en to unknown language translation catalogue (47 entries)

en: Body
target: 內容

en: Submit
target: 提交

en: Content
target: 內容

en: Cancel
target: 取消

en: Language
target: 語言

en: Enable
target: 啟用

en: Disable
target: 停用

en: Enabled
target: 啟用

en: On
target: 開啟

en: Center
target: 中間

en: Settings
target: 設定

en: Name
target: 名稱

en: Back
target: 返回

en: Top
target: 頂

en: Modules
target: 模組

en: Add term
target: 新增次分類

en: Email
target: 電子郵件

en: Active
target: 啟用

en: Bottom
target: 底

en: Site name
target: 網站名稱

en: Off
target: 關閉

en: Welcome
target: 歡迎

en: Roles
target: 角色

en: Hostname
target: 主機名稱

en: Normal
target: 標準的

en: Domain
target: 域名

en: Inactive
target: 無效

en: Owner
target: 擁有人

en: Start
target: 開始

en: End
target: 結束

en: Banner
target: 橫幅

en: Add user
target: 新增使用者

en: Slogan
target: 口號

en: Bold
target: 粗體

en: Menus
target: 選單

en: Default theme
target: 預設版型

en: Dashboard
target: 儀表板

en: Main menu
target: 主選單

en: Default 403 (access denied) page
target: 預設的 403 (拒絕存取) 頁面

en: Default 404 (not found) page
target: 預設的 404 (找不到網頁) 頁面

en: Disabled modules
target: 未啟用的模組

en: Site email address
target: 網站電子郵件

en: How this is used depends on your site's theme.
target: 這將如果應用取決於您的網站版型。

en: This page is displayed when the requested document is denied to the current user. Leave blank to display a generic "access denied" page.
target: 如果當前使用者無權訪問所請求的文檔，將顯示此頁面。如果不確定請留空顯示通用的 "拒絕訪問" 頁面。

en: This page is displayed when no other content matches the requested document. Leave blank to display a generic "page not found" page.
target: 如果所請求的文檔無法找到匹配項，將顯示此頁面。如果不確定請留空以顯示通用的 "頁面未找到" 頁面。

en: Error pages
target: 錯誤頁面

en: The path '%path' is either invalid or you do not have access to it.
target: "%link_path" 是無效的，或者您沒有其存取權限。
