Loco Translate (8.x-1.0-alpha1) - en to pl translation catalogue (22 entries)

en: Language
pl: Język

en: Overview
pl: Przegląd

en: Settings
pl: Ustawienia

en: Import
pl: Importuj

en: Summary
pl: Podsumowanie

en: 1 hour
pl: 1 godzina

en: All
pl: Wszystko

en: Never
pl: Nigdy

en: Update available
pl: Dostępna jest zaktualizowana wersja

en: 1 day
pl: 1 dzień

en: Template
pl: Szablon

en: Missing
pl: Brakujące

en: Installed
pl: Zainstalowane

en: Interval
pl: Interwał

en: Multilingual
pl: Wielojęzyczne

en: 3 hours
pl: 3 godziny

en: 6 hours
pl: 6 godzin

en: 1 week
pl: 1 tydzień

en: The directory %directory does not exist.
pl: Katalog %directory nie istnieje.

en: 12 hours
pl: 12 godzin

en: No update data available
pl: Brak informacji o nowych wersjach

en: Configured
pl: Skonfigurowane
