Loco Translate (8.x-1.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (21 entries)

en: Status
target: Estado

en: Language
target: Idioma

en: Overview
target: Vista global

en: Settings
target: Definições

en: Import
target: Importar

en: Summary
target: Resumo

en: 1 hour
target: 1 hora

en: All
target: Todos

en: Never
target: Nunca

en: Update available
target: Atualização disponível

en: 1 day
target: 1 dia

en: Missing
target: Em falta

en: Installed
target: Instalado

en: Interval
target: Intervalo

en: Multilingual
target: Multillingue

en: 3 hours
target: 3 horas

en: 6 hours
target: 6 horas

en: 1 week
target: 1 semana

en: The directory %directory does not exist.
target: O diretório %directory não existe.

en: No update data available
target: Não há dados disponíveis para atualização

en: Configured
target: Configurado
