Logger DB (1.0.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (30 entries)

en: Value
target: Valor

en: Logging
target: Autenticando

en: Message
target: Mensagem

en: Field
target: Campo

en: Time
target: Hora

en: Date format
target: Formato da data

en: Database
target: Banco de dados

en: Severity
target: Severidade

en: Fields
target: Campos

en: 3 months
target: 3 meses

en: 6 months
target: 6 meses

en: 1 year
target: 1 ano

en: Channel
target: Canal

en: Maximum length
target: Comprimento máximo

en: any
target: qualquer

en: Display fields
target: Exibir campos

en: Output format
target: Formato de saída

en: Timezone
target: Fuso horário

en: 1 week
target: 1 semana

en: Channels
target: Canais

en: Display format
target: Formato de exibição

en: 2 weeks
target: 2 semanas

en: @count rows
target: @count linhas

en: Numeric
target: Numérico

en: Is between
target: Está entre

en: between
target: entre

en: The severity level of the event; ranges from 0 (Emergency) to 7 (Debug).
target: O nível de severidade do evento; varia de 0 (Emergência) a 7 (Depuração).

en: Value format
target: Formato do valor

en: Timezone to be used for date output.
target: Fuso horário a ser utilizado para a saída de data.

en: - Default site/user timezone -
target: - Fuso horário padrão para usuário/site -
