Login Flow (1.0.0-alpha5) - en to unknown language translation catalogue (17 entries)

en: Body
target: 內容

en: Operations
target: 操作

en: Subject
target: 主旨

en: Enabled
target: 啟用

en: Edit
target: 編輯

en: Password
target: 密碼

en: Weight
target: 權重

en: Save
target: 儲存

en: Summary
target: 摘要

en: Log in
target: 登入

en: The username %name has not been activated or is blocked.
target: 使用者 %name 尚未啟用，或是已被封鎖。

en: Login attempt failed for %user.
target: %user 試圖登入失敗。

en: Password reset instructions mailed to %name at %email.
target: %name 的密碼重設說明，已發送到 %email。

en: Password field is required.
target: 必須填寫密碼欄位。

en: The one-time login link you clicked is invalid.
target: 您按下的一次性登入連結無效。

en: Login attempt failed from %ip.
target: 從 %ip 嘗試登入失敗。

en: Too many failed login attempts from your IP address. This IP address is temporarily blocked. Try again later or <a href=":url">request a new password</a>.
target: 從您的 IP 位址嘗試執行的登入已失敗太多次。此 IP 位址暫時被封鎖。請稍後再重試，或<a href=":url">要求新密碼</a>。
