Login Flow (1.0.0-beta2) - en to unknown language translation catalogue (20 entries)

en: Body
target: Corpo

en: Operations
target: Operações

en: Subject
target: Assunto

en: Enabled
target: Ativado

en: Edit
target: Editar

en: Password
target: Senha

en: Weight
target: Peso

en: Save
target: Guardar

en: Summary
target: Resumo

en: Log in
target: Entrar

en: Log out
target: Encerrar sessão

en: The username %name has not been activated or is blocked.
target: O nome de utilizador %name não foi ativado ou está bloqueado.

en: Login attempt failed for %user.
target: O início da sessão falhou para %user.

en: Password reset instructions mailed to %name at %email.
target: As instruções de reinício de senha foram enviada para %name através de %email.

en: Password field is required.
target: O campo da senha é obrigatório.

en: Login failed
target: Falha na autenticação

en: The one-time login link you clicked is invalid.
target: A ligação única para início de sessão que acedeste é inválida.

en: Login attempt failed from %ip.
target: Falha na tentativa de login de %ip.

en: Too many failed login attempts from your IP address. This IP address is temporarily blocked. Try again later or <a href=":url">request a new password</a>.
target: Demasiadas tentativas de login a partir do seu endereço de IP. Este endereço de IP está temporariamente bloqueado. Volte a tentar novamente mais tarde ou <a href=":url"> peça uma nova senha</a>

en: There has been more than one failed login attempt for this account. It is temporarily blocked. Try again later or <a href=":url">request a new password</a>. | There have been more than @count failed login attempts for this account. It is temporarily blocked. Try again later or <a href=":url">request a new password</a>.
target[0]: Houve mais de uma tentativa de login falhado para esta conta. Está temporariamente bloqueado. Tente novamente mais tarde ou <a href=":url">solicite uma nova senha</a>.
target[1]: Houve mais de @count tentativas de login falhados para esta conta. Está temporariamente bloqueado. Tente novamente mais tarde ou <a href=":url">solicite uma nova senha</a>.
