Login History (8.x-1.1-rc1) - en to oc translation catalogue (5 entries)

en: Username
oc: Nom d'utilizaire

en: Date
oc: Data

en: User
oc: Utilizaire

en: Last login
oc: Darrièra connexion

en: IP Address
oc: Adreça IP
