Login Redirect Per Role (8.x-1.1) - en to uk translation catalogue (3 entries)

en: About
uk: Про модуль

en: Default URL
uk: Адреса базово

en: Either the path '%path' is invalid or you do not have access to it.
uk: Або шлях "%path" є недійсним, або ви не маєте доступу до нього.
