Login tracker (8.x-1.5) - en to unknown language translation catalogue (10 entries)

en: 1 hour
target: 1 小时

en: Never
target: 永不

en: 1 day
target: 1 天

en: 2 months
target: 2 个月

en: 4 months
target: 4 个月

en: 6 months
target: 6 个月

en: Save settings
target: 保存设置

en: 1 month
target: 1 个月

en: 1 week
target: 1 周

en: Login timestamp
target: 登录时间戳
