Machine name (8.x-1.0-alpha1) - en to nl translation catalogue (7 entries)

en: Machine name
nl: Systeemnaam

en: Editable
nl: Wijzigbaar

en: Unique
nl: Uniek

en: Field types
nl: Veldtypes

en: This field stores varchar text in the database.
nl: Dit veld slaat varchar-tekst op in de database.

en: Machine Name
nl: Systeemnaam

en: Text field display format settings
nl: Weergaveinstellingen voor tekstveld
