Machine name (8.x-1.0-alpha1) - en to pl translation catalogue (6 entries)

en: Machine name
pl: Identyfikator systemowy

en: Unique
pl: Unikalne

en: Field types
pl: Typy pól

en: This field stores varchar text in the database.
pl: To pole przechowuje w bazie danych tekst o zmiennej długości.

en: Machine Name
pl: Identyfikator systemowy

en: Text field display format settings
pl: Ustawienia formatu wyświetlania pola tekstowego
