Machine name (8.x-1.0-alpha1) - en to ar translation catalogue (5 entries)

en: Machine name
ar: الاسم الآلي

en: Field types
ar: أنواع الحقل

en: This field stores varchar text in the database.
ar: هذا الحقل يخز ن نص (varchar) في قاعدة البيانات.

en: Machine Name
ar: الاسم المقروء آليا

en: Text field display format settings
ar: إعدادات نسق عرض حقل النص
