Machine name (8.x-1.0-alpha1) - en to ca translation catalogue (6 entries)

en: Machine name
ca: Nom-màquina

en: Unique
ca: Únic

en: Field types
ca: Tipus de camps

en: This field stores varchar text in the database.
ca: Aquest camp emmagatzema un text de mida variable a la base de dades.

en: Machine Name
ca: Nom màquina

en: Text field display format settings
ca: Paràmetres de format de visualització de camp de text
