Machine name (8.x-1.0-alpha1) - en to el translation catalogue (4 entries)

en: Machine name
el: Όνομα μηχανής

en: Field types
el: Τύποι πεδίων

en: This field stores varchar text in the database.
el: Αυτό το πεδίο αποθηκεύει στη βάση δεδομένων κείμενο σε μορφή μεταβλητού μήκους χαρακτήρων.

en: Text field display format settings
el: Ρυθμίσεις μορφοποίησης εμφάνισης για πεδία κειμένου
