Machine name (8.x-1.0-alpha1) - en to oc translation catalogue (3 entries)

en: Machine name
oc: Nom sistèma

en: This field stores varchar text in the database.
oc: Aqueste camp emmagazina un varchar dins la banca de donadas.

en: Machine Name
oc: Nom sistèma
