Mail System (8.x-2.31) - en to ug translation catalogue (3 entries)

en: The configuration options have been saved.
ug: تەڭشەشلەر ساقلاندى.

en: Default
ug: سۈكۈتتىكى

en: Save settings
ug: ئۆزگەرتىشنى ساقلاش
