Maintenance (1.0.0-alpha2) - en to unknown language translation catalogue (11 entries)

en: Title
target: عنوان

en: Enabled
target: فعال

en: Message
target: پیغام

en: URL
target: نشانی

en: Visibility
target: وضعیت نمایش

en: Mode
target: سبک

en: About
target: درباره

en: Default theme
target: قالب پیشفرض

en: Warning message
target: پیغام هشدار

en: Site under maintenance
target: جولانما فعال نیست و تحت حفظ و مراقبت است.

en: No HTML tags allowed.
target: تگ‌های HTML مجاز نیستند.
