Mask Field (8.x-1.0-alpha1) - en to oc translation catalogue (5 entries)

en: Yes
oc: Òc

en: No
oc: Non

en: Field
oc: Camp

en: Reverse
oc: Inversat

en: Mask
oc: Masqueta
