Mask Field (8.x-1.0-alpha1) - en to uk translation catalogue (5 entries)

en: Yes
uk: Так

en: No
uk: Ні

en: Field
uk: Поле

en: Reverse
uk: Обернено

en: Mask
uk: Маска
