Mask Field (8.x-1.0-alpha1) - en to vi translation catalogue (5 entries)

en: Yes
vi: Có

en: No
vi: Không

en: Field
vi: Trường

en: Reverse
vi: Ngược

en: Mask
vi: Mặt nạ ký tự
