Mask Field (8.x-1.0-alpha2) - en to ast translation catalogue (5 entries)

en: Remove
ast: Desaniciar

en: Yes
ast: Sí

en: No
ast: Non

en: Field
ast: Campu

en: Optional
ast: Opcional
