Mask Field (8.x-1.0-alpha2) - en to ur translation catalogue (6 entries)

en: Remove
ur: حذف کریں

en: Yes
ur: ہاں

en: No
ur: نہیں

en: Field
ur: فیلڈ

en: Optional
ur: اختیاری

en: Locked
ur: بند
