Masked Input (8.x-1.0) - en to vi translation catalogue (4 entries)

en: Description
vi: Mô tả

en: Size of textfield
vi: Kích thước của trường dữ liệu bản văn

en: Character
vi: Ký tự

en: Mask
vi: Mặt nạ ký tự
