Mass Password Change (8.x-1.0-rc1) - en to oc translation catalogue (1 entry)

en: To change the current user password, enter the new password in both fields.
oc: Per modificar lo senhal actual, picatz un senhal novèl dins caduna de las doas zònas de tèxte.
