Mass Password Change (8.x-1.0-rc2) - en to te translation catalogue (1 entry)

en: To change the current user password, enter the new password in both fields.
te: ప్రస్తుత సంకేతపదం మార్చడానికి, పై రెండు పెట్టెలలోనూ కొత్త సంకేతపదం పూరించండి.
