Mass Password Reset (8.x-1.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: Logging
target: ثبت کردن

en: Roles
target: نقش‌ها

en: Authentication
target: بررسی هویت

en: Usage
target: کاربرد

en: About
target: درباره
