Measuremail (8.x-1.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (31 entries)

en: Markup
target: 標記

en: Delete
target: 刪除

en: Operations
target: 操作

en: List
target: 清單

en: Cancel
target: 取消

en: Language
target: 語言

en: Yes
target: 是

en: No
target: 否

en: Edit
target: 編輯

en: Weight
target: 權重

en: Required
target: 必要

en: Settings
target: 設定

en: Label
target: 標籤

en: Add
target: 新增

en: View
target: 檢視

en: Email
target: 電子郵件

en: Error
target: 錯誤

en: Options
target: 選項

en: Success
target: 成功

en: Hidden
target: 隱藏

en: Enabled languages
target: 已啟用語言

en: Text field
target: 文字欄位

en: Default value
target: 預設值

en: Language code
target: 語言代碼

en: Translate
target: 翻譯

en: Element
target: 元素

en: Radios
target: 圓按鈕

en: An error has occurred.
target: 發生一個錯誤。

en: Weight for @title
target: @title 的權重

en: The label is optional: if a line contains a single string, it will be used as key and label.
target: 此標籤為可選項: 如果每行包含一個單獨的字元串，它將被當作關鍵字和標籤使用。

en: Category %label has been deleted.
target: 已經刪除 %label 類別。
