Measuremail (8.x-1.0-beta3) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: Add
target: Tilføj

en: Error
target: Fejl

en: Language code
target: Sprogkode

en: An error has occurred.
target: Der er opstået en fejl.
