Media AV Portal (8.x-1.0-alpha2) - en to gl translation catalogue (4 entries)

en: Media
gl: Medios

en: pixels
gl: píxeles

en: Maximum height
gl: Altura máxima

en: Maximum width
gl: Anchura máxima
