Media Kinescope (1.0.1) - en to unknown language translation catalogue (18 entries)

en: Title
target: Título

en: Description
target: Descrição

en: Yes
target: Sim

en: No
target: Não

en: Media
target: Mídia

en: Subtitle
target: Subtítulo

en: Autoplay video
target: Exibir vídeo automaticamente

en: @path is not a valid path.
target: @path não é um caminho válido.

en: URI of thumbnail storage directory
target: URI do diretório de armazenamento de miniaturas

en: Could not retrieve the remote URL (@url).
target: Não foi possível recuperar a URL remota (@url).

en: Thumbnails location
target: Localização das miniaturas

en: Thumbnails will be fetched from the provider for local usage. This is the URI of the directory where they will be placed.
target: Miniaturas serão trazidas do provedor para uso local. Esta é a URI do diretório onde elas serão colocadas.

en: @type URL
target: URL @type

en: Could not download remote thumbnail from {url}.
target: Não foi possível baixar a miniatura remota de {url}.

en: Media item default name
target: Nome padrão do item de mídia

en: Thumbnail local URI
target: URI de miniatura local

en: Resource source URL
target: URL de origem de recursos

en: Failed to download remote thumbnail file due to "%error".
target: Falha ao baixar o arquivo de miniatura remoto devido a "%error".
