Media Thumbnails (8.x-1.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Enabled
target: Dibolehkan

en: Refresh
target: Segarkan semula

en: Configure
target: Konfigurasikan

en: Not found
target: Tidak dijumpai

en: Please wait...
target: Sila tunggu...

en: About
target: Perihal
