Media Thumbnails Video (2.0.2) - en to az translation catalogue (3 entries)

en: Not installed
az: Quraşdırılmayıb

en: Installed
az: Quraşdırılıb

en: Display the file using an HTML5 video tag.
az: HTML5 video etiketindən istifadə edərək faylı göstərin.
