Memcache API and Integration (8.x-2.0-alpha7) - en to da translation catalogue (19 entries)

en: enable
da: aktiver

en: Value
da: Værdi

en: Totals
da: Total

en: Size
da: Størrelse

en: Time
da: Tid

en: key
da: nøgle

en: Unknown
da: Ukendt

en: Property
da: Egenskab

en: status report
da: statusrapport

en: High performance integration with memcache.
da: Højtydende integration med memcache.

en: Show memcache statistics at the bottom of each page
da: Vis memcache-statistik i bunden af hver side

en: These statistics will be visible to users with the 'access memcache statistics' permission.
da: Statistikken er synlig for brugere med tilladelsen 'tilgå memcache-statistik'.

en: Memcache statistics
da: Memcache-statistik

en: Memcache Admin
da: Memcache administration

en: Adds a User Interface to monitor the Memcache for this site.
da: Tilføjer en brugergrænseflade til overvågning af sitets memcache.

en: Performance and scalability
da: Ydelse og skalering

en: Access memcache statistics
da: Tilgå memcache-statistik

en: Connections
da: Forbindelser

en: View statistics for all configured memcache servers.
da: Vis statistik for alle konfigurerede memcache-servere.
