Memcache Storage (8.x-1.0-alpha1) - en to uk translation catalogue (3 entries)

en: Performance and scalability
uk: Швидкодія і масштабованість

en: Connected
uk: З'єднано

en: No connection
uk: З'єднання відсутнє
