Menu Link Weight (8.x-2.0-alpha4) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: disabled
target: செயலற்றதாக்கப்பட்டது

en: Weight
target: நிறை

en: Name
target: பெயர்

en: Default
target: பொதுஇருப்பு
