Menu Link Weight (8.x-2.0-alpha6) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: disabled
target: غیرفعال

en: Weight
target: وزن

en: Name
target: نام

en: Default
target: پیش‌فرض

en: About
target: درباره
