MesPronos (8.x-1.0-alpha1) - en to lv translation catalogue (31 entries)

en: Status
lv: Statuss

en: Delete
lv: Dzēst

en: Remove
lv: Izņemt

en: Edit
lv: Labot

en: Date
lv: Datums

en: Settings
lv: Iestatījumi

en: Name
lv: Nosaukums

en: Import
lv: Importēt

en: Label
lv: Etiķete

en: Archive
lv: Arhīvs

en: View
lv: Skatīt

en: Created
lv: Izveidots

en: Page
lv: Lapa

en: Authored by
lv: Autors

en: Game
lv: Spēle

en: Details
lv: Sīkāka informācija

en: Send
lv: Sūtīt

en: Desc
lv: Dilst.

en: Day
lv: Diena

en: Log in
lv: Pieslēgties

en: ‹ previous
lv: ‹ iepriekšējā

en: next ›
lv: nākamā ›

en: Log out
lv: Iziet

en: Changed
lv: Labots

en: « first
lv: « pirmā

en: last »
lv: pēdējā »

en: My account
lv: Mans konts

en: Dashboard
lv: Darbgalds

en: Minimal
lv: Minimāls

en: Reference for usage, configuration, and modules.
lv: Atsauce lietošanai, konfigurācijai un moduļiem.

en: Build a custom site without pre-configured functionality. Suitable for advanced users.
lv: Izveidojiet pielāgotu vietni bez iepriekš konfigurētas funkcionalitātes. Piemērots pieredzējušiem lietotājiem.
