Metadata Sanitizer (1.1.0) - en to unknown language translation catalogue (9 entries)

en: Actions
target: عملکردها

en: Confirm
target: تایید

en: Enabled
target: فعال

en: Settings
target: تنظیمات

en: Not found
target: پیدا نشد

en: Profile
target: نمایه

en: Limit
target: محدوده

en: Not configured
target: پیکربندی نشده

en: Available
target: در دسترس
